-- 新增设备方法来源
ALTER TABLE tb_lingling_device ADD COLUMN  `methedType` int(3) DEFAULT 1 COMMENT '1-A开头的SN码；2-M开头的SN码';
ALTER TABLE tb_lingling_device ADD COLUMN  `inOutType` int(3) DEFAULT 1 COMMENT '进出方向，默认进（1 进，2 出）,3 电梯';
ALTER TABLE tb_lingling_device ADD COLUMN  `linglingId` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '访客linglingId';